DEFINITION MODULE Common;

TYPE
  ShortString = ARRAY[1..256] OF CHAR;
  Identifier = ARRAY[1..256] OF CHAR;
  PIdentifier = POINTER TO Identifier;
  TextLocation = RECORD
    line: CARDINAL;
    column: CARDINAL
  END;

END Common.
